 -3.865162962E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.654100E+00  dx in pixels
 -7.353600E+00  dy in pixels
      1.006564  scalx
      1.009182  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
