 -1.063652203E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.083000E+00  dx in pixels
 -7.360100E+00  dy in pixels
      1.005270  scalx
      1.009227  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
