  2.508933120E-03 -1.011516190E-02 -5.451477256E-03 -8.035202242E-03  rotation in radian
  7.753205E-01  dx in pixels
 -3.175298E+00  dy in pixels
      1.018280  scalx
      1.026320  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
