 -4.369091988E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.970300E+00  dx in pixels
 -8.126000E+00  dy in pixels
      1.004541  scalx
      1.011435  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
