 -5.255421230E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.736600E+00  dx in pixels
 -7.791500E+00  dy in pixels
      1.006224  scalx
      1.009648  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
