 -2.956651550E-03 -7.622572317E-03 -1.005664122E-03 -1.551982594E-03  rotation in radian
  3.461400E+00  dx in pixels
 -6.623500E+00  dy in pixels
      1.005219  scalx
      1.010838  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
