  1.401610023E-02 -1.149128637E-02 -6.433853210E-03 -9.407509269E-03  rotation in radian
  5.910050E-02  dx in pixels
  7.460278E-03  dy in pixels
      0.996054  scale x
      0.996732  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
