  5.936239230E-03 -1.149128637E-02 -6.433853210E-03 -9.407509269E-03  rotation in radian
  2.473000E-01  dx in pixels
 -5.557300E+00  dy in pixels
      1.004715  scalx
      1.009877  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
