  1.186427688E-02 -9.207711184E-03 -5.175171089E-03 -7.568183452E-03  rotation in radian
 -9.810831E-03  dx in pixels
 -2.028858E-02  dy in pixels
      0.995989  scale x
      0.996810  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
