 -3.656045019E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.466200E+00  dx in pixels
 -7.705500E+00  dy in pixels
      1.004514  scalx
      1.011388  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
