 -1.208569992E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.781900E+00  dx in pixels
 -7.623600E+00  dy in pixels
      1.005611  scalx
      1.009648  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
