  3.305687930E-03 -8.460844881E-03 -4.712661807E-03 -6.948678850E-03  rotation in radian
  1.161001E-01  dx in pixels
 -6.403300E+00  dy in pixels
      1.005282  scalx
      1.010125  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
