  6.885985410E-03 -1.250363601E-02 -7.105486395E-03 -1.041773627E-02  rotation in radian
  2.123400E+00  dx in pixels
 -7.387100E+00  dy in pixels
      1.005294  scalx
      1.010535  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
