  7.194234770E-03 -1.285835578E-02 -7.351980748E-03 -1.074523418E-02  rotation in radian
  2.903500E+00  dx in pixels
 -6.477600E+00  dy in pixels
      1.005191  scalx
      1.010419  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
