  5.982985770E-03 -1.285835578E-02 -7.351980748E-03 -1.074523418E-02  rotation in radian
 -1.912958E+00  dx in pixels
 -3.204231E-01  dy in pixels
      1.018218  scalx
      1.026307  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
