  1.226028036E-02 -9.908491292E-03 -5.311626391E-03 -7.801712483E-03  rotation in radian
  4.786687E-02  dx in pixels
 -5.460558E-02  dy in pixels
      0.995947  scale x
      0.996612  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
