  4.159061360E-03 -9.908491292E-03 -5.311626391E-03 -7.801712483E-03  rotation in radian
  9.844000E-01  dx in pixels
 -4.848300E+00  dy in pixels
      1.005264  scalx
      1.010609  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
