  3.755468380E-03 -1.029527281E-02 -5.724586827E-03 -8.399699231E-03  rotation in radian
 -5.897252E+00  dx in pixels
 -3.644948E-01  dy in pixels
      1.018413  scalx
      1.026154  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
