  1.058251674E-02 -8.016718858E-03 -4.093625116E-03 -6.062519255E-03  rotation in radian
  4.011152E-02  dx in pixels
 -2.871885E-02  dy in pixels
      0.995903  scale x
      0.996624  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
