  2.441686740E-03 -8.016718858E-03 -4.093625116E-03 -6.062519255E-03  rotation in radian
  2.986400E+00  dx in pixels
 -4.846600E+00  dy in pixels
      1.005264  scalx
      1.010253  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
