  1.200285740E-03 -8.016718858E-03 -4.093625116E-03 -6.062519255E-03  rotation in radian
 -1.890102E+00  dx in pixels
 -1.856479E-01  dy in pixels
      1.018267  scalx
      1.026037  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
