  6.069197686E-02 -6.565102786E-02 -3.296737583E-02 -5.253016493E-02  rotation in radian
 -1.001132E+01  dx in pixels
 -4.569477E+00  dy in pixels
      1.018341  scalx
      1.026328  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
