  3.856643808E-02 -4.396851854E-02 -2.279710050E-02 -3.588904680E-02  rotation in radian
 -1.022757E+01  dx in pixels
 -3.950585E+00  dy in pixels
      1.018027  scalx
      1.026279  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
