  3.686967940E-03 -9.086031869E-03 -4.914239078E-03 -7.219713901E-03  rotation in radian
  4.140000E-01  dx in pixels
 -5.909900E+00  dy in pixels
      1.005671  scalx
      1.010642  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
