  2.462021940E-03 -9.086031869E-03 -4.914239078E-03 -7.219713901E-03  rotation in radian
 -4.657520E+00  dx in pixels
 -2.423046E-01  dy in pixels
      1.018329  scalx
      1.026088  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
