 -1.308102546E-02  2.754231365E-02  1.477340700E-02  1.775397385E-02  rotation in radian
  1.118916E-02  dx in pixels
 -1.054708E-02  dy in pixels
      0.995186  scale x
      0.996120  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
