 -6.244404187E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.161689E+01  dx in pixels
 -4.000200E+01  dy in pixels
      1.018184  scalx
      1.027054  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
