 -2.409918341E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.447820E+01  dx in pixels
 -8.441800E+00  dy in pixels
      1.005156  scalx
      1.010279  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
