 -4.696759442E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.852000E-01  dx in pixels
 -7.862800E+00  dy in pixels
      1.005704  scalx
      1.011038  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
