 -3.920532647E-03 -2.334407694E-03 -3.135784453E-04 -9.303088934E-04  rotation in radian
 -1.165900E+00  dx in pixels
 -7.056800E+00  dy in pixels
      1.004811  scalx
      1.010408  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
