 -5.133461637E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.766766E+00  dx in pixels
  8.337640E-01  dy in pixels
      1.018579  scalx
      1.025892  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
