 -2.379511164E-03 -8.552442231E-03 -1.565220084E-03 -2.018509763E-03  rotation in radian
 -2.861600E+00  dx in pixels
 -2.476000E-01  dy in pixels
      1.005281  scalx
      1.010199  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
