  1.183053111E-02 -1.001042459E-02 -5.434043599E-03 -7.997940214E-03  rotation in radian
  4.471208E-02  dx in pixels
 -2.291140E-02  dy in pixels
      0.996237  scale x
      0.996872  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
