 -3.866756557E-03 -1.767304544E-03 -5.177155036E-04 -1.127621815E-03  rotation in radian
 -4.485000E-01  dx in pixels
 -7.598000E-01  dy in pixels
      1.005541  scalx
      1.010349  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
