  1.300484616E-02 -1.593592375E-02 -9.057340127E-03 -1.005686814E-02  rotation in radian
  1.085762E-02  dx in pixels
 -7.783939E-03  dy in pixels
      0.996021  scale x
      0.997094  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
