  4.972337160E-03 -1.593592375E-02 -9.057340127E-03 -1.005686814E-02  rotation in radian
 -5.250900E+00  dx in pixels
 -1.558600E+00  dy in pixels
      1.005422  scalx
      1.011007  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
