  1.120733258E-02 -2.115101026E-02 -1.377058857E-02 -1.626519316E-02  rotation in radian
 -5.411700E+00  dx in pixels
 -1.482400E+00  dy in pixels
      1.005532  scalx
      1.010551  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
