  1.077028818E-02 -2.115101026E-02 -1.377058857E-02 -1.626519316E-02  rotation in radian
 -1.311018E+01  dx in pixels
 -4.039781E+00  dy in pixels
      1.018344  scalx
      1.026091  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
