  4.686088218E-03 -1.004394830E-02 -1.107032115E-03 -1.640347708E-03  rotation in radian
 -2.232260E-02  dx in pixels
 -1.844090E-03  dy in pixels
      0.996140  scale x
      0.997052  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
