 -3.819755682E-03 -1.004394830E-02 -1.107032115E-03 -1.640347708E-03  rotation in radian
 -1.145287E+01  dx in pixels
 -1.672208E+00  dy in pixels
      1.018350  scalx
      1.025701  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
