  1.324265558E-01 -1.269443589E-01 -6.072062546E-02 -9.842700579E-02  rotation in radian
 -4.527606E-03  dx in pixels
 -5.741150E-03  dy in pixels
      0.995522  scale x
      0.997022  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
