  1.229400688E-01 -1.269443589E-01 -6.072062546E-02 -9.842700579E-02  rotation in radian
 -9.939900E+00  dx in pixels
 -3.342600E+00  dy in pixels
      1.004523  scalx
      1.010406  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
