  6.655983523E-01 -6.457521245E-01 -2.820497187E-01 -4.713334164E-01  rotation in radian
 -9.808700E+00  dx in pixels
 -8.443800E+00  dy in pixels
      1.004565  scalx
      1.010260  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
