  6.652860481E-01 -6.457521245E-01 -2.820497187E-01 -4.713334164E-01  rotation in radian
 -1.329396E+01  dx in pixels
 -5.242800E+00  dy in pixels
      1.017754  scalx
      1.026260  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
