 -4.275850874E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.472600E+00  dx in pixels
 -1.036610E+01  dy in pixels
      1.003875  scalx
      1.010950  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
