 -5.874773874E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.883214E+00  dx in pixels
  1.141552E+00  dy in pixels
      1.016945  scalx
      1.026906  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
