 -3.795357268E-03 -2.500474780E-03 -3.747753138E-04 -9.342297789E-04  rotation in radian
  4.927000E-01  dx in pixels
 -8.787400E+00  dy in pixels
      1.005306  scalx
      1.010346  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
