  1.443380993E-01 -1.681100803E-01 -1.154561139E-01 -1.489050849E-01  rotation in radian
 -1.386162E+01  dx in pixels
 -3.844261E+00  dy in pixels
      1.018482  scalx
      1.026782  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
