  4.622974835E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.468813E-02  dx in pixels
  1.743613E-02  dy in pixels
      0.994720  scale x
      0.996455  scale y
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
