 -3.360394077E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.244800E+01  dx in pixels
 -6.675500E+00  dy in pixels
      1.005856  scalx
      1.010247  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
